\input plain.tex
\input pdftexconfig.tex
\input pdftexmagfix.tex

\pdfcompresslevel=0
\pdfobjcompresslevel=0
\pdfximage{f.pdf}\hbox{\pdfrefximage\pdflastximage}
\vfil\eject
\pdfptexuseunderscore=1
\pdfximage{f.pdf}\hbox{\pdfrefximage\pdflastximage}
\end
