% $Id: test-pdfsuppressptexinfo.tex 740 2016-04-23 15:08:37Z karl $
% Public domain.
\input plain.tex
\input pdftexconfig.tex
\input pdftexmagfix.tex
\pdfcompresslevel=0
\pdfobjcompresslevel=0

% \pdfsuppressptexinfo=-1
% \pdfsuppressptexinfo=15
% \pdfsuppressptexinfo=8
% \pdfsuppressptexinfo=4
% \pdfsuppressptexinfo=2
% \pdfsuppressptexinfo=1

\pdfximage{abc.pdf}
\hbox{\pdfrefximage\pdflastximage}
\bye
