\newlinechar=`\^^J
\message{THE METHOD FOR LOADING THE CHEMTEX MACROS IS CHANGING;                 }
\message{SEE THE FILE CHEMTEX README FOR THE NEW INSTRUCTIONS.}
\input chemtex.sty
