% ---------------------------------------------------
% Date:       12.12.2018
% Version:    v0.1
% Autor:      Felix Faltin <ffaltin91[at]gmail.com>
% Repository: https://github.com/faltfe/iodhbwm
% ---------------------------------------------------
\begin{titlepage}
    \hspace{0pt}
    \vfill
    
    \centering
    \Huge Meine Titelseite
    
    \vfill
\end{titlepage}