%
% This file is generated from the data of UniJIS-UTF32
% in cid2code.txt (Version 05/18/2022)
% for Adobe-Japan1-7
%
% Reference:
%   https://github.com/adobe-type-tools/cmap-resources/
%   Adobe-Japan1-7/cid2code.txt
%
% A newer CMap may be required for some code points.
%


Adobe-Japan1-0\\
𨳝櫛𥡴𨻶杓巽屠兔冕冤
𡨚𤏐爨🄀

Adobe-Japan1-4\\
🄐🄑🄒🄓🄔🄕🄖🄗🄘🄙
🄚🄛🄜🄝🄞🄟🄠🄡🄢🄣
🄤🄥🄦🄧🄨🄩🅐🅑🅒🅓
🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝
🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧
🅨🅩🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶🄷
🄸🄹🄺🄻🄼🄽🄾🄿🅀🅁
🅂🅃🅄🅅🅆🅇🅈🅉🈂🈷
🅰🅱🅲🅳🅴🅵🅶🅷🅸🅹
🅺🅻🅼🅽🅾🅿🆀🆁🆂🆃
🆄🆅🆆🆇🆈🆉🞜𛄲𛅕眞
𠤎𦥑𫟘沿芽槪割𦈢𠮷𩵋
卿𫞎憲𠩤浩𫝆𫝷滋𠮟勺
爵周将𭕄𠀋城𩙿真𠆢𮕩
𫝑成𧾷𣳾炭𥫗彫潮𡈽冬
𤴔姬𫞉諭輸𥙿𦚰𠘨𠂊𠦄
卉寃拔𦦙𣏌杞𪧦𫞽絣𮉸
𠔿𦉪𠂰𮛪𨦇𨸗𫠚𤋮桒𣲾
𠘑嶲你𣘺𣏾𢘉

Adobe-Japan1-5\\
𡌛𡑮𡢽𡚴𡸴𣇄𣗄𣜿𣝣𤟱
𥒎𥔎𥝱𥧄𥶡𦫿𦹀𧃴𧚄𨉷
𨏍𪆐𠂉𠂢𠂤𠈓𠌫𠎁𠍱𠏹
𠑊𠔉𠗖𠝏𠠇𠠺𠢹𠥼𠦝𠫓
𠬝𠵅𠷡𠺕𠹭𠹤𠽟𡈁𡉕𡉻
𡉴𡋤𡋗𡋽𡌶𡍄𡏄𡑭𡗗𦰩
𡙇𡜆𡝂𡧃𡱖𡴭𡵅𡵸𡵢𡶡
𡶜𡶒𡶷𡷠𡸳𡼞𡽶𡿺𢅻𢌞
𢎭𢛳𢡛𢢫𢦏𢪸𢭏𢭐𢭆𢰝
𢮦𢰤𢷡𣇃𣇵𣆶𣍲𣏓𣏒𣏐
𣏤𣏕𣏚𣏟𣑊𣑑𣑋𣑥𣓤𣕚
𣖔𣘹𣙇𣘸𣜜𣜌𣝤𣟿𣟧𣠤
𣠽𣪘𣱿𣴀𣵀𣷺𣷹𣷓𣽾𤂖
𤄃𤇆𤇾𤎼𤘩𤚥𤢖𤩍𤭖𤭯
𤰖𤸎𤸷𤹪𤺋𥁊𥁕𥄢𥆩𥇥
𥇍𥈞𥉌𥐮𥓙𥖧𥞩𥞴𥧔𥫤
𥫣𥫱𥮲𥱋𥱤𥸮𥹖𥹥𥹢𥻘
𥻂𥻨𥼣𥽜𥿠𥿔𦀌𥿻𦀗𦁠
𦃭𦉰𦊆𣴎𦐂𦙾𦜝𦣝𦣪𦥯
𦧝𦨞𦩘𦪌𦪷𦱳𦳝𦹥𦾔𦿸
𦿶𦿷𧄍𧄹𧏛𧏚𧏾𧐐𧑉𧘕
𧘔𧘱𧚓𧜎𧜣𧝒𧦅𧪄𧮳𧮾
𧯇𧲸𧶠𧸐𨂊𨂻𨊂𨋳𨐌𨑕
𨕫𨗈𨗉𨛗𨛺𨥉𨥆𨥫𨦈𨦺
𨦻𨨞𨨩𨩱𨩃𨪙𨫍𨫤𨫝𨯁
𨯯𨴐𨵱𨷻𨸟𨸶𨺉𨻫𨼲𨿸
𩊠𩊱𩒐𩗏𩛰𩜙𩝐𩣆𩩲𩷛
𩸕𩺊𩹉𩻄𩻩𩻛𩿎𩿗𪀯𪀚
𪃹𪂂𢈘𪎌𪐷𪗱𪘂𪚲𱍐𠃵
𤸄𤿲𧵳再善形慈栟軔𪊲
𠅘𠖱𠛬𫝓𠵘𫝚𫝜𥧌𫝶𢹂
𫝼𠟈𢿫𧦴𫞂𫞋𣟱𫞔𤁋𫞬
𫞯𫟉𫟏𫟒𦲞𧰼𫟰𫝥𫠍𫠗
𦍌𩸽𪘚

% end
