% !TeX spellcheck = pt_BR
% !TeX encoding = UTF-8
% =============================

\begin{tabular}{r cc|c}
                                                     &                                                                             \multicolumn{3}{c}{coord}                                                                              \\
                                                     &       &                                      No                                       &                                            Yes                                             \\
  \cline{2-4}
                                                     & {No}  &                                                                               &                                                                                            \\
  \multirow{4}{*}{\rotatebox{90}{fixed mirror size}} &       &  \adjustbox{height=3cm}{\mirrorSphGauss[50]{2}{5.5}{2}{0.4}} \quad\quad\quad  &        \quad\quad \adjustbox{height=3cm}{\mirrorSphGaussCoord[50]{-2}{3.5}{2}{0.4}}        \\
                                                     &       &            {\tiny \verb|\mirrorSphGauss[seta]{f}{p}{o}{epsilon}|}             &                {\tiny \verb|\mirrorSphGaussCoord[seta]{f}{p}{o}{epsilon}|}                 \\
  \cline{2-4}
                                                     & {Yes} &                                                                               &                                                                                            \\
                                                     &       & \adjustbox{height=3cm}{\mirrorSphGaussFixed[50]{-2}{5.5}{2}{0.4}{4}{-3}{4.8}} & \adjustbox{height=3cm}{\mirrorSphGaussFixedCoord[50]{2}{3.5}{2}{0.4}{4}{0}{4.5}{(4.8,-1)}} \\
                                                     &       &    {\tiny \verb|\mirrorSphGaussFixed[seta]{f}{p}{o}{epsilon}{yM}{xL}{xR}|}    &      {\tiny \verb|\mirrorSphGaussFixedCoord[seta]{f}{p}{o}{epsilon}{yM}{xL}{xR}{Co}|}
\end{tabular}




